\chapter{格式要求}

\section{论文正文}

论文正文 是主体，一般由标题、文字叙述、图、表格和公式等部分构成[1] 。一般可包括理论分析、计算方法、实验装置和测试方法，经过整理加工的实验结果分析和讨论，与理论计算结果的比较以及本研究方法与已有研究方法的比较等，因学科性质不同可有所变化。

论文内容一般应由十个主要部分组成，依次为：1. 封面，2. 中文摘要，3. 英文摘要，4. 目录，5. 符号说明，6. 论文正文，7. 参考文献，8. 附录，9. 致谢，10. 攻读学位期间发表的相关学术成果。

以上各部分独立为一部分，每部分应从新的一页开始。

\section{字数要求}

\subsection{硕士论文要求}

学术型论文不少于30000字；专业型论文不少于30000字。也可根据各学科自定。

\subsection{博士论文要求}

不少于80000字。也可根据各学科自定。

\section{其他要求}

\subsection{页面设置}

页边距：上3cm，下3cm，左3cm，右2.5cm，装订线靠左0.5cm位置。

页眉：2.5cm。页脚：2.5cm。

页眉从摘要页开始到论文最后一页均需设置。页眉内容：左对齐为“宁夏大学博士学位论文”或“宁夏大学硕士学位论文”，右对齐为各章章名。页眉打印字号为5号宋体，页眉之下有一条下划线。

页码从摘要开始，前置部分（摘要，Abstract，目录等）用大写罗马数字（Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，……）连续编排。正文部分从引言（或绪论）的首页开始，作为第1页，并从右页起页，按阿拉伯数字（1，2，3，……）从1开始连续编排直到文末。页码必须统一标注在每页页脚中部，采用Times New Roman，小五号居中书写。页码数字两侧不要加“－”等修饰线。力求不出空白页，如有仍应以右页作为单页页码。

\subsection{字体}

英文与数字字体要求为Times New Roman。如果英文与数字夹杂出现在黑体中文中，则将英文与数字采用Times New Roman字体再加粗。

\section{本章小结}

本章介绍了…… 
