$$
\cellwidth+=3mm
\Dg
Y      & \rMono ^y & A                 & \rLine \jh & \stop                \\
\dEpi  &           & \dEpi             &            & \mx{-1cm}            \\
D      & \rMono ^d & i_A(A)            &            & \dLine >{\eta_A} \jn \\
\dMono &           & \dMono                                                \\
X      & \rMono _x & \overline{i_A(A)} & \lTo \jt   & \stop                \\
\endDg
$$
