$$
\grid=.75cm
\Diagram
A'         &       & \rTo ^{f'} &       & B'                           \\
           & \rdTo <a \dh{2pt}& &       &         & \rdTo _b           \\
\dTo <{g'} &       & A          &       & \dTo <{h'} :{.25}
                                          \rTo ^f :{.25} \br
                                                  &          & B       \\
                                                                       \\
C'         &       & \rTo ^{k'} :{.75} \dTo <g :{.25} \br
                                &       & D'      &          & \dTo >h \\
           & \rdTo _c \dh{.5pt}&&       &         & \rdTo _d           \\
           &       & C          &       & \rTo ^k &          & D       \\
\endDiagram
$$
