$$
\let~\tilde
\cellwidth+=17mm \columndist+=12mm
\gravitateleft
\Dg
  &      & K             & \rMono     && E_1^\alpha& \rEpi^{\eta'}&& A'      \\
  & \ldTo&               &            &&           &      & \ruBar           \\
~K&      & \dBar\rMono\br& ~E_1^\alpha&& \dTo\rEpi^{~\eta'}\br&
                                                     A'                      \\
\dBar&   &               &            &&           &      &    & \dTo>\alpha \\
  &      & K             & \rMono\dTo\br&& E_1\ax{2mm}& \rEpi\dTo\br&& A     \\
  & \ldTo&               &      & \ldTo&           &      & \ldBar           \\
~K&      & \rMono        & ~E_1 & \rEpi_{~\eta}&   & A                       \\
\endDg
$$
